1/1 Theodor Storm,

Julio

tradukita de Manfredo Ratislavo

Sonas kanto de lulil’, Varma estas suna bril’, Pezas spikoj de la gren’, Maturiĝas beroj jen. Beno-pezas ĉio ĉi - Ino, kion pensas vi?

Traduko de la Germana poemo “Juli” de Theodor Storm (Teodoro Stormo, ∗1817-09-14 – †1888-07-04) en Esperanton de Manfredo Ratislavo (Manfred Retzlaff, Stettiner Str. 16, D-59302 Oelde, Germanio, ∗1938-11-04) en 2012-03-17.

Arg-579-1168 (2012-03-17 09:36:05)

http://www.poezio.net/version?poem-id=579&version-id=1168